Passage rapide aux frontières : comment utiliser un sas Parafe ?
Direction de l'information légale et administrative
Étranger - Europe
Le dispositif de passage rapide aux frontières extérieures, appelé Parafe, concerne le contrôle lorsque vous passez une frontière vers ou depuis un État hors de l'espace Schengen. Il est réservé aux citoyens européens, aux ressortissants d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et aux ressortissants d'Australie, du Canada, de la Corée du Sud, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de Singapour. Pour utiliser un sas Parafe à l'aéroport, en gare ou au port, vous devez avoir un passeport biométrique valide.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2022-08-25
Question-réponse
text/xml
F35295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32016R0399, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000028285196/#LEGISCTA000028287282, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022959808
Fr
isPartOf N31336
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Question-réponse
Particuliers
www.service-public.fr
Accueil particuliers
Étranger - Europe
Voyager à l'étranger
Passage rapide aux frontières : comment utiliser un sas Parafe ?

Étranger - Europe
Français à l'étranger

Voyager à l'étranger
En Europe (UE + EEE)
Dans un autre pays
Le dispositif de passage rapide aux frontières extérieures, appelé Parafe, concerne le contrôle lorsque vous passez une frontière vers ou depuis un État hors de l'espace Schengen. Il est réservé aux citoyens européens, aux ressortissants d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et aux ressortissants d'Australie, du Canada, de la Corée du Sud, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de Singapour. Pour utiliser un sas Parafe à l'aéroport, en gare ou au port, vous devez avoir un passeport biométrique valide.
Le dispositif Parafe est facultatif et gratuit.

Majeur

À quoi sert le dispositif Parafe ?
Le dispositif Parafe concerne le passage aux frontières vers ou depuis un État situé hors de l'espace Schengen.
Vous pouvez utiliser le sas Parafe en quittant la France et en arrivant en France.

À noter
le dispositif Parafe n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours choisir le contrôle manuel de votre passeport.

Qui peut utiliser le dispositif Parafe ?

Nationalité
Le dispositif Parafe s'adresse aux Européens et aux ressortissants des pays suivants :
- États-Unis
- Canada
- Australie
- Nouvelle-Zélande
- Japon
- Corée du Sud
- Singapour
- Royaume-Uni
- Monaco

Passeport
Votre passeport doit être en cours de validité.

Dans quels aéroports, gares et ports peut-on utiliser le dispositif Parafe ?

Aéroports
Vous pouvez l'utiliser dans les aéroports suivants :
- Roissy-Charles de Gaulle
- Orly
- Bâle-Mulhouse
- Bordeaux
- Lyon
- Marseille
- Nice

Gares
Vous pouvez l'utiliser dans les gares suivantes :
- Gare du Nord (Eurostar)
- Gare de St Pancras à Londres (Eurostar)
- Terminal de Coquelles en France (Eurotunnel)
- Terminal de Folkestone en Angleterre (Eurotunnel)

Ports
Vous pouvez l'utiliser dans le port de Calais.

Quelle est la procédure pour utiliser le dispositif Parafe ?
Vous devez suivre le panneau Parafe pour localiser le sas Parafe automatisé.
Logo du dispositif Parafe
Ministère de l'intérieur
Logo permettant de localiser un sas Parafe dans un aéroport ou une gare
Vous devez suivre les étapes suivantes :
- Vous présenter seul à l'entrée du sas Parafe
- Retirer vos lunettes, écharpe, chapeau et masque
- Placer, à l'entrée du sas, votre passeport sur le lecteur, à la page de la photo
- Après lecture de vos données, entrer dans le sas
- Regarder la caméra (reconnaissance faciale) et suivre les instructions affichées sur l'écran dans le sas

Comment sont traitées les données personnelles dans le dispositif Parafe ?
Les données sont utilisées uniquement le temps du passage dans le sas Parafe.
Il s'agit du nom, prénom, date de naissance, nationalité, image numérisée du visage...
Ces informations ne sont pas conservées.

Mineur de 12 ans ou +

À quoi sert le dispositif Parafe ?
Vous pouvez utiliser le sas Parafe uniquement en arrivant en France.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser un sas Parafe pour quitter le territoire.

À noter
le dispositif Parafe n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours choisir le contrôle manuel de votre passeport.

Qui peut utiliser le dispositif Parafe ?

Nationalité
Le dispositif Parafe s'adresse aux personnes européennes et aux ressortissants des pays suivants :
- États-Unis
- Canada
- Australie
- Nouvelle-Zélande
- Japon
- Corée du Sud
- Singapour
- Royaume-Uni
- Monaco

Âge
Vous devez avoir 12 ans ou plus pour utiliser un sas Parafe uniquement en arrivant en France.

Passeport
Votre passeport doit être en cours de validité.

Attention
si vous vivez en France et voyagez à l'étranger, vous devez avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) quand vous n'êtes pas accompagné par un responsable légal (vos parents).

Dans quels aéroports, gares et ports peut-on utiliser le dispositif Parafe ?

Aéroports
- Roissy-Charles de Gaulle
- Orly
- Bâle-Mulhouse
- Bordeaux
- Lyon
- Marseille
- Nice

Gares
- Gare du Nord (Eurostar)
- Gare de St Pancras à Londres (Eurostar)
- Terminal de Coquelles en France (Eurotunnel)
- Terminal de Folkestone en Angleterre (Eurotunnel)

Ports
Vous pouvez l'utiliser dans le port de Calais.

Comment fonctionne le dispositif Parafe ?
Vous devez suivre le panneau Parafe pour localiser le sas Parafe automatisé.
Logo du dispositif Parafe
Ministère de l'intérieur
Logo permettant de localiser un sas Parafe dans un aéroport ou une gare
Vous devez suivre les étapes suivantes :
- Vous présenter seul à l'entrée du sas Parafe
- Retirer vos lunettes, écharpe, chapeau et masque
- Placer, à l'entrée du sas, votre passeport sur le lecteur, à la page de la photo
- Après lecture de vos données, entrer dans le sas
- Regarder la caméra (reconnaissance faciale) et suivre les instructions affichées sur l'écran dans le sas

Comment sont traitées les données personnelles dans le dispositif Parafe ?
Les données sont utilisées uniquement le temps du passage dans le sas Parafe.
Il s'agit du nom, prénom, date de naissance, nationalité, image numérisée du visage...
Ces informations ne sont pas conservées.

Passeport

Papiers - Citoyenneté - Élections

Voyage en avion

Transports - Mobilité

Voyager hors Europe

Étranger - Europe

Documents d'identité nécessaires pour voyager en avion

Transports - Mobilité

Autorisation de sortie du territoire (AST)

Papiers - Citoyenneté - Élections

Carte de séjour en tant que membre de famille d'un Européen

Étranger - Europe

Fichiers informatiques et données personnelles

Papiers - Citoyenneté - Élections

Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au code frontières Schengen

Code de la sécurité intérieure : articles R232-6 à R232-11-2

Arrêté du 25 octobre 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE

Le passage rapide aux frontières extérieures (PARAFE)
Ministère chargé de l'intérieur

Pays membres de l'espace Schengen
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande (hors UE), Italie, Lettonie, Liechtenstein (hors UE), Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège (hors UE), Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse (hors UE)

Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

Espace économique européen (EEE)
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

Sas
Passage muni d'un système pour permettre ou empêcher l'accès d'une personne à un lieu. Par exemple, un système biométrique peut identifier une personne avec une photo de son visage ou en captant l'image de son empreinte digitale.

Européen (Parafe)
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

Responsable légal d'un enfant
Personne qui exerce l'autorité parentale : père, mère ou tuteur

Parafe
Passage automatisé rapide des frontières extérieures