Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
Direction de l'information légale et administrative
Papiers - Citoyenneté - Élections
Vous êtes sapeur-pompier et vous voulez savoir si vous pouvez prétendre à une médaille d'honneur ? Nous vous donnons les informations nécessaires.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2022-11-10
Fiche pratique
text/xml
F34332
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000525014/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035168192/
Fr
isPartOf N23501
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Particuliers
www.service-public.fr
Accueil particuliers
Papiers - Citoyenneté - Élections
Médailles et décorations officielles
Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

Papiers - Citoyenneté - Élections
Citoyenneté

Médailles et décorations officielles
Médaille d'honneur du travail
Médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
Médaille de l'enfance et des familles
Ordre national du Mérite
Légion d'honneur
Vous êtes sapeur-pompier et vous voulez savoir si vous pouvez prétendre à une médaille d'honneur ? Nous vous donnons les informations nécessaires.
La médaille des sapeurs-pompiers vise à récompenser ceux qui se sont particulièrement distingués et impliqués dans leur métier.
Il existe 2 médailles d'honneur qui elles-mêmes comportent plusieurs échelons :
- La médaille d'ancienneté est attribuée à une personne qui a constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de ses fonctions
- La médaille avec rosette pour services exceptionnels est attribuée à une personne qui s'est particulièrement distinguée dans l'exercice de ses fonctions.

Médaille d'ancienneté

Qu'est-ce que la médaille d'ancienneté ?
La médaille d'ancienneté est attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle comporte 4 échelons. Ils sont accordés en fonction de la durée des services que vous avez accomplie.

Échelons en fonction de l'ancienneté
Ancienneté de services
Type de médaille
10 ans
Médaille de bronze
20 ans
Médaille d'argent
30 ans
Médaille d'or
40 ans
Médaille grand'or

Quelles sont les conditions d'attribution pour obtenir la médaille d'ancienneté ?

Calcul de l'ancienneté
Les services pris en compte sont les suivants :
- Services accomplis en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire, pompier militaire (Paris et Marseille) et militaire de la sécurité civile
- Services accomplis en service national actif ou en service civique
- Services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre
À ce titre :
- Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.
- Les services à temps partiel sont pris en compte proportionnellement au temps de service accompli.
- Le brevet national de jeune sapeur-pompier procure 1 année d'ancienneté supplémentaire.
- Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Exclusions
Vous ne pouvez pas avoir la médaille d'ancienneté si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- Vous avez été condamnés pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à 1 an
- Vous avez fait l'objet d'une sanction disciplinaire inscrite à votre dossier individuel.

Non-cumul
Un membre de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite ou une personne qui a la médaille militaire ne peut pas se voir attribuer la médaille d'ancienneté au cours des 3 ans qui suivent sa nomination, promotion ou élévation dans ces ordres.

Délai à ne pas dépasser
La médaille d'ancienneté ne peut pas être attribuée plus de 5 ans après l'arrêt définitif de vos fonctions de sapeur-pompier.

Qui décide de l'attribution de la médaille d'ancienneté ?
L'attribution de la médaille d'ancienneté est décidée par le préfet du département, sur proposition de votre autorité hiérarchique.
L'arrêté préfectoral d'attribution de la médaille d'ancienneté est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Comment est remis la médaille d'ancienneté ?
La remise de la médaille a lieu le 14 juillet et le 4 décembre. Elle peut, exceptionnellement, avoir lieu à un autre moment de l'année.
Lorsque vous recevez la médaille, vous obtenez également un diplôme rappelant les services pour lesquels vous êtes récompensés.

La médaille d'ancienneté peut-elle vous être retirée ?
La médaille d'ancienneté peut vous être retirée si vous êtes dans l'un des cas suivants :
- Vous êtes condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à 1 an
- Vous faites l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant une radiation des cadres ou une résiliation de l'engagement
- Vous avez manqué à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire

Médaille avec rosette

Qu'est-ce que la médaille avec rosette pour services exceptionnels ?
La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être attribuée à un sapeur-pompier professionnel ou volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte 3 échelons :

Échelons de la médaille avec rosette pour services exceptionnels
Médaille
Bénéficiaire
Médaille d'argent
Sapeur-pompier s'étant particulièrement distingué dans l’exercice de ses fonctions
Médaille de vermeil
Sapeur-pompier qui a la médaille d'argent avec rosette depuis au moins 5 ans
Médaille d'or
- Sapeur-pompier qui a la médaille vermeil avec rosette depuis au moins 5 ans
- Sapeur-pompier mort dans l'exercice de ses fonctions

Dans quels cas la médaille ne peut pas vous être décernée ?
La médaille avec rosette pour services exceptionnels ne peut pas vous être décernée dans l'un des cas suivants :
- Vous avez été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis gale ou supérieure à 1 an
- Vous avez fait l'objet d'une sanction disciplinaire inscrite à votre dossier individuel

Qui décide de l'attribution de la médaille ?
L'attribution de la médaille est décidée par le ministre de l'intérieur, sur proposition de votre autorité hiérarchique.
L'arrêté ministériel d'attribution de la médaille est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Comment est remis la médaille ?
L'attribution de la médaille a lieu le 14 juillet et le 4 décembre. Elle peut, exceptionnellement, avoir lieu un autre moment de l'année.
Lorsque vous recevez la médaille avec rosette pour services exceptionnels, vous obtenez également un diplôme rappelant les services pour lesquels vous avez été récompensés.

La médaille peut-elle vous être retirée ?
La médaille peut vous être retirée dans l'un des cas suivants :
- Vous êtes condamnés pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à 1 an
- Vous faites l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement
- Vous avez manqué à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Chapitre IV

Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

Sursis
Dispense accordée à un agent ayant pour effet de ne pas l'exclure effectivement du service pour tout ou partie de la durée de la sanction disciplinaire infligée