Don du sang
Direction de l'information légale et administrative
Social - Santé
Il est possible de donner son sang à condition d'être majeur et de répondre à certains critères en matière de santé. Un entretien préalable au don de sang permet de vérifier s'il n'y a pas de contre-indication et si le donneur a bien respecté un délai minimum entre 2 dons. Aucune rémunération ne peut être versée au donneur. En principe, un mineur ou une personne de 71 ans et plus ne peuvent pas faire ce don.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2022-03-16
Fiche pratique
text/xml
F2376
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171017/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171018/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190222/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196190/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039667225/
Fr
isPartOf N441
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Particuliers
www.service-public.fr
Accueil particuliers
Social - Santé
Don du sang - Don d'organe d'une personne vivante
Don du sang

Social - Santé
Droits des patients

Don du sang - Don d'organe d'une personne vivante
Don du sang
Don d'organe (prélèvement sur une personne vivante)
Il est possible de donner son sang à condition d'être majeur et de répondre à certains critères en matière de santé. Un entretien préalable au don de sang permet de vérifier s'il n'y a pas de contre-indication et si le donneur a bien respecté un délai minimum entre 2 dons. Aucune rémunération ne peut être versée au donneur. En principe, un mineur ou une personne de 71 ans et plus ne peuvent pas faire ce don.

De quoi s'agit-il ?
- Le don de sang total est le plus courant. Il est utilisé pour des transfusions sanguines et la recherche médicale.
- Le don de plasma est utilisé pour préparer les vaccins, sérums, remèdes contre l'hémophilie. Il est également utilisé en prévention de la maladie du nouveau-né liée au rhésus. C'est notamment le cas lorsqu'une femme Rh négatif est enceinte d'un bébé Rh positif.
- Le don de plaquettes sanguines sert notamment à soigner certains cancers, dont la leucémie.

Qui peut faire un don ?

Conditions de santé à remplir
Pour faire un don de sang, vous devez être en bonne santé et peser au minimum 50 kg.
Vous pouvez être exclu du don de sang en cas de contre-indications médicales, mais vous ne pouvez pas en être exclu en raison de votre orientation sexuelle.
Toutefois, il ne vous est pas possible de faire un don de sang notamment si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- Vous avez subi une transfusion et/ou une greffe, quelle qu'en soit la date
- Vous avez séjourné au Royaume-Uni pendant au minimum 1 an cumulé entre 1980 et 1996
- Vous pourriez transmettre par la voie du sang, une bactérie, un virus ou un parasite entraînant des maladies
- Vous pourriez transmettre une infection virale par la voie sexuelle
- Vous êtes enceinte
D'autres critères sont exigés, vous pouvez tester votre capacité à donner en répondant à un questionnaire.

Condition d'âge
La nature du don que vous pouvez faire varie selon votre âge :

Limites d'âge des donneurs
Âge
Nature du don
Moins de 18 ans
Aucun don, sauf en cas d'urgence et avec l'accord du mineur et de ses parents
De 18 à 65 ans révolus
Tout type de don est autorisé. Toutefois, à partir de 50 ans, le don de granulocyte (famille des globules blancs) n'est plus autorisé.
Après 60 ans
Le 1 er don est soumis à l'autorisation du médecin responsable du prélèvement
À partir de 65 ans révolus
Seul le don de sang total est autorisé, avec l'autorisation du médecin
71 ans et plus
Aucun don n'est autorisé, sauf pour des cas exceptionnels (sang rare)

Majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, ...)
Le don du sang est ouvert à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance.
Il ne l'est pas dans le cas d'une protection juridique avec représentation de la personne.

Comment donner son sang ?

Avant le prélèvement
Il vous est conseillé d'avoir mangé, tout en évitant d'absorber des graisses et des boissons alcoolisées dans les heures précédant le prélèvement.
Vous devez vous soumettre à un examen médical pratiqué par le médecin responsable du prélèvement avant chaque don du sang. Au cours de cet examen, vous devez remplir un questionnaire et vous êtes interrogé par le médecin.
Lors de votre inscription administrative, vous devez présenter une pièce d'identité.
Lors de l'entretien préalable au don, le corps médical détermine si votre état de santé vous permet de donner. Il vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication et que vous pouvez supporter ce don. Le don a une durée variable selon que vous donnez votre sang, votre plasma ou des plaquettes.

Après le prélèvement
Il vous est conseillé d'observer un court repos, sous surveillance médicale. Une légère collation vous est offerte par le centre de prélèvement.
Au moment du prélèvement, un document vous est remis avec un numéro de téléphone de l'établissement et la personne à joindre pour toute information pouvant intéresser le médecin de prélèvement.
Il est important de signaler tout détail oublié lors de l'entretien préalable dans les heures qui suivent et jusqu'à 15 jours après le prélèvement de sang.
Toute anomalie dépistée lors de l'analyse de votre sang vous sera signalée.

Quelle est la durée du prélèvement ?

Durée selon le type de prélèvement
Type de don
Durée
Don de sang total
8 à 10 minutes
Prévoir 45 minutes à 1 heure (entretien médical, repos et collation)
Don de plasma
Entre 1 heure et 1 heure 30
Don de plaquettes
Environ 2 heures 30

Où donner son sang ?
L’Établissement français du sang (EFS) présente les informations pour savoir où et quand faire un don du sang :

Prendre rendez-vous pour donner son sang

Quel intervalle entre les dons ?

Intervalle minimum à respecter entre 2 dons
L'intervalle minimum entre 2 dons similaires varie de 2 à 8 semaines.

Limites et périodicité
Type de don
Nombre de dons maximum dans l'année
Intervalle minimum entre 2 dons
(similaires)
Homme
Femme
Don de sang total
6
4
8 semaines
Don de plasma par aphérèse
24
24
2 semaines
Don de plaquettes
12
12
4 semaines
Les intervalles à respecter entre 2 dons non similaires varient entre 2 semaines et 16 semaines.

Attention
au cours d'une année, un maximum de 24 prélèvements est autorisé par donneur, tout type de don confondu.

Cas particuliers

Après la fin des symptômes d'une maladie virale (exemple : grippe)
2 semaines

Après un piercing ou un tatouage
4 mois

Après un accouchement
6 mois

Après une opération chirurgicale
Entre 7 jours et 4 mois

Après le retour d'une zone à risque pour le paludisme

Depuis moins de 4 mois
Le don est contre-indiqué 4 mois après votre retour d'une zone à risque.

À noter
au début de l'entretien médical, pensez à communiquer cette information au médecin ou à l'infirmier/ère responsable du prélèvement.

Entre 4 mois et 3 ans
Le don est autorisé si le test sérologique est négatif à chaque don pour la personne :
- soit née ou ayant vécu en zone à risque au cours de ses 5 premières années,
- soit ayant voyagé ou séjourné pendant une durée supérieure à 6 mois consécutifs en zone à risque.

À noter
au début de l'entretien médical, pensez à communiquer cette information au médecin ou à l'infirmier/ère responsable du prélèvement.

Depuis plus de 3 ans
Le don est autorisé si le test sérologique est négatif au premier don pour la personne :
- soit née ou ayant vécu en zone à risque au cours de ses 5 premières années,
- soit ayant voyagé ou séjourné pendant une durée inférieure à 6 mois consécutifs en zone à risque.

À noter
au début de l'entretien médical, pensez à communiquer cette information au médecin ou à l'infirmier/ère responsable du prélèvement.

Prendre rendez-vous pour donner son sang

Lieu de collecte - Don du sang
Établissement français du sang

Code de la santé publique : articles L1211-1 à L1211-9
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

Code de la santé publique : articles L1221-1 à L1221-14
Collecte, préparation et conservation du sang

Code de la santé publique : articles D1221-1 à D1221-4
Bénévolat du don du sang

Code de la santé publique : article R1221-5
Sélection des donneurs

Arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang

Questionnaire préalable à un don du sang
Établissement français du sang

Le don de sang : questions pratiques
Établissement français du sang

Carte de groupe sanguin
Établissement français du sang

Carte du paludisme
Institut Pasteur