Interruption volontaire de grossesse (IVG)
Direction de l'information légale et administrative
Social - Santé
Une femme enceinte, y compris mineure, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption. La pratique de l'avortement est réglementée et plusieurs étapes doivent être respectées, avant et après l'intervention. Lors de la consultation, la femme enceinte doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2022-03-03
Fiche pratique
text/xml
F1551
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171542/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190412/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190413/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000031795491/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034243401/
Fr
isPartOf N435
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Particuliers
www.service-public.fr
Accueil particuliers
Social - Santé
Contraception - IVG
Interruption volontaire de grossesse (IVG)

Social - Santé
Santé

Contraception - IVG
Contraception
En cas d'urgence : pilule du lendemain ou stérilet
Interruption volontaire de grossesse (IVG)

IVG par voie instrumentale : rôle des sages-femmes
La loi n°2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement prévoit que les sages-femmes pourront pratiquer une IGV par voie instrumentale (dite aussi chirurgicale) dans un établissement de santé.
Toutefois, cette nouvelle compétence ne sera possible que lors de la parution d'un décret prévue en octobre 2023.
Dans l'attente de la parution de ce décret, les informations présentées sur cette page restent d'actualité.
Une femme enceinte, y compris mineure, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption. La pratique de l'avortement est réglementée et plusieurs étapes doivent être respectées, avant et après l'intervention. Lors de la consultation, la femme enceinte doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement.

Quelles sont les méthodes pour une IVG ?
Il existe 2 méthodes d'IVG :
- L'IVG instrumentale (chirurgicale) est pratiquée obligatoirement en établissement de santé (hôpital ou clinique). Sous certaines conditions, elle peut avoir lieu dans un centre de santé de santé autorisé ayant établi une convention de coopération avec un établissement de santé.
- L'IVG médicamenteuse est pratiquée en établissement de santé (hôpital ou clinique), en cabinet de ville, en centre de planification ou en centre de santé.
La technique d'avortement utilisée dépend de votre choix et du terme de votre grossesse.
Ce choix peut être effectué avec l'aide du médecin ou de la sage-femme lors de la 1 re ou 2e consultation médicale.
Tous les établissements de santé publics ou privés ne pratiquent pas les 2 techniques d'avortement, il est donc important de s'informer le plus tôt possible.

À savoir
le délit d'entrave à l'IVG est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Quelle condition d'âge pour une IVG ?
Il n'y a pas de condition d'âge à respecter.
Si vous êtes mineure, vous pouvez choisir de demander le consentement de vos parents ou de votre représentant légal et ainsi être accompagnée dans votre démarche d'IVG.
Cependant, si vous souhaitez garder le secret, l'IVG est pratiquée à votre seule demande. Dans ce cas, vous devez vous faire accompagner dans votre démarche par une personne majeure de votre choix.

Quels délais pour recourir à une IVG ?
Les délais dépendent de la méthode choisie :
- L'IVG chirurgicale peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le début des dernières règles.
- L'IVG médicamenteuse est pratiquée jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse, soit au maximum 9 semaines après le début des dernières règles.

Quelle démarche pour une IVG ?
2 consultations médicales sont obligatoires avant la réalisation d'une IVG.
1ère consultation
Pour la 1 re consultation, vous pouvez vous adresser à un médecin, à une sage-femme de votre choix ou à un centre de planification ou d'éducation familiale.

Médecin
medecin

Sage-femme
sage-femme

Centre de planification ou d'éducation familiale
planification_familiale
Ministère chargé de la santé
Au cours de cette consultation :
- Vous faites votre demande d'avortement
- Vous recevez des informations orales et un guide sur l'IVG
- Le médecin ou la sage-femme vous propose un entretien psycho-social (celui-ci est obligatoire si vous êtes mineure).
Cette consultation donne lieu à la délivrance d'une attestation de consultation médicale.
2ème consultation
Au cours de la 2e consultation :
- Vous recevez la 2e attestation de consultation médicale
- Vous confirmez votre demande d'avortement par écrit à votre médecin ou à votre sage-femme.

Comment se déroule l'IVG ?

IVG instrumentale
La technique instrumentale (chirurgicale) consiste en une aspiration de l'œuf, précédée d'une dilatation du col de l'utérus. L'ouverture du col utérin peut être facilitée par l'administration d'un médicament.
L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. Vous choisissez avec l'aide du médecin le mode d'anesthésie le mieux adapté à votre situation.
L'hospitalisation dure en général quelques heures, mais l'intervention en elle-même dure une dizaine de minutes.
Une consultation psycho-sociale est systématiquement proposée après l'IVG. Elle vous permet de parler de votre situation si vous en ressentez le besoin.

IVG médicamenteuse
La technique médicamenteuse consiste à prendre 2 médicaments (le 1 er servant à interrompre la grossesse et le 2 nd à provoquer l'expulsion de l’œuf).
Les 2 médicaments sont délivrés par le médecin ou la sage femme.
Le 1 er médicament peut être pris en présence du médecin ou de la sage-femme au cours d'une 1 re consultation ou à votre domicile.
La prise du 2 nd médicament a lieu entre 36 et 48 heures après la prise du 1 er en consultation ou à votre domicile.
Cette méthode ne nécessite donc ni anesthésie, ni intervention chirurgicale.

À savoir
dans le cadre de la téléconsultation (IVG à l'hôpital ou en ville), les médicaments sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine désignée par la femme. Cette pharmacie garantit la confidentialité.

Quel est le coût d'une IVG ?
L'IVG est prise en charge à 100 % dans le cadre d'un tarif forfaitaire avec dispense totale d'avance de frais. Cela évite de dévoiler ces informations dans des documents de remboursement.
En cas dépassement d'honoraires, votre complémentaire santé peut éventuellement prendre en charge tout ou partie des frais non remboursés par l'Assurance Maladie si le contrat souscrit le prévoit.

IVG chirurgicale
Le coût d'une IVG chirurgicale est remboursé par l'Assurance Maladie à 100 % sur la base d'un tarif forfaitaire variable.
Ce tarif est compris entre 463,25 € et 664,05 € en fonction de l'établissement de santé (hôpital ou clinique), du type d'anesthésie (locale ou générale) et de la durée de l'hospitalisation.

IVG médicamenteuse en établissement de santé
Le coût d'une IVG médicamenteuse, en établissement de santé (hôpital, clinique), est remboursé par l'Assurance Maladie à 100 % sur la base d'un tarif forfaitaire fixé à 282,91 €.

IVG médicamenteuse en médecine de ville
Le coût d'une IVG médicamenteuse de ville (cabinet médical, centre de santé, centre de planification et d'éducation familiale) est remboursée par l'Assurance Maladie à 100 %, avec des tarifs fixés par arrêté à chaque étape.
Le médecin ou la sage-femme qui réalise l'ensemble d'une IVG facture chacune de ses étapes pour une rémunération forfaitaire qui représente entre 187,92 € et 193,16 €.

Que se passe-t-il après l'IVG ?
Une visite de contrôle doit intervenir entre le 14e et le 21e jour après l'intervention chirurgicale ou médicamenteuse.
Elle permet de s'assurer qu'il n'existe pas de complication.
Lors de la consultation de contrôle, le médecin ou la sage-femme vérifie que vous disposez d'un moyen contraceptif adapté à votre situation.
Le médecin ou la sage-femme vous propose d'avoir recours, suite à l'IVG, à un entretien psycho-social, si vous le souhaitez.

Contraception - IVG

Social - Santé

Information sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
Ministère chargé de la santé

Par téléphone
0800 08 11 11
Gratuit, anonyme et accessible en métropole et dans les DOM
Disponible pour répondre à toutes vos questions sur les sexualités, la contraception et l'IVG.
Il est ouvert de :
- 9h à 20h du lundi au samedi, en métropole
- 8h à 17h, du lundi au vendredi, dans les Antilles
- 8h à 18h, du lundi au vendredi, dans l'Océan Indien.

Site
https://ivg.gouv.fr/
Ce site liste :
- Les centres de santé sexuelle
- Les établissements d'information et de consultation
- Les autres sites d'information sur l'IVG
- Les centres de planification ou d'éducation familiale les établissements d'information, de consultation et de conseil familial

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
cidf

Centre de planification ou d'éducation familiale
planification_familiale
Ministère chargé de la santé

Hôpital
hopital

Services du département
cg

Code de la santé publique : articles L2212-1 à L2212-11
Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse

Code de la santé publique : articles R2212-1 à R2212-3
Consultation précédant l'interruption volontaire de grossesse

Code de la santé publique : articles R2212-4 à R2212-7
Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé

Code de la sécurité sociale : articles R160-5 à R160-20
Montant de la participation de l'assuré (article R322-9)

Code de la santé publique : article L2223-2
Délit d'entrave à l'IVG

Site d'information sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
Ministère chargé de la santé

Site du Mouvement français pour le planning familial
Mouvement français pour le planning familial

Forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Les deux méthodes d'IVG et le suivi
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)

Délit d'entrave (IVG)
Fait d'empêcher, ou de tenter d'empêcher, une IVG en perturbant l'accès aux établissements, ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées.