Retraite complémentaire dans le privé : Agirc-Arrco
Direction de l'information légale et administrative
Travail - Formation
En tant que salarié du secteur privé, vous cotisez obligatoirement au régime de retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco. Ces cotisations vous permettent de bénéficier, à votre retraite, d'une pension complémentaire à votre retraite de base de la Sécurité sociale.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2023-01-17
Fiche pratique
text/xml
F15396
https://www.agirc-arrco.fr/wp-content/uploads/2021/10/ANI_Retraite_17nov2017_01012019.pdf
Fr
isPartOf N381
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Particuliers
www.service-public.fr
Accueil particuliers
Travail - Formation
Retraite d'un salarié du secteur privé
Retraite complémentaire dans le privé : Agirc-Arrco

Travail - Formation
Retraite

Retraite d'un salarié du secteur privé

Avant la retraite
Droit à l'information sur la retraite
Rachat de trimestres

Départ à la retraite anticipé et retraite progressive
Retraite anticipée pour carrière longue
Retraite anticipée pour incapacité permanente (ou pénibilité)
Retraite anticipée pour handicap
Préretraite amiante
Retraite progressive

Trimestres de retraite
Durée d'assurance
Trimestres supplémentaires pour enfant
Majoration pour congé parental d'éducation
Majoration de durée d'assurance du compte professionnel de prévention (C2P)
Trimestres supplémentaires pour enfant handicapé

Pension de retraite
Calcul de la retraite
Pension de retraite à taux plein
Majorations du montant de la pension
Pension de retraite minimum
Cumul emploi-retraite
Retraite complémentaire Agirc-Arrco
Pension de retraite
En tant que salarié du secteur privé, vous cotisez obligatoirement au régime de retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco. Ces cotisations vous permettent de bénéficier, à votre retraite, d'une pension complémentaire à votre retraite de base de la Sécurité sociale.

Qu'est-ce que l'Agirc-Arrco ?
L'Agirc-Arrco est une caisse de retraite complémentaire auquel vous cotisez obligatoirement en tant que salarié du secteur privé.
L'Agirc-Arrco est un régime de retraite par points, c'est-à-dire que vos cotisations sont converties en points retraite.
Et à votre départ en retraite, ces points retraite sont reconvertis en pension de retraite.
À votre départ en retraite, votre pension de l'Agirc-Arrco s'ajoute à votre pension de retraite de base versée par l'Assurance retraite de la Sécurité sociale.

Comment obtenez-vous vos points retraite ?

Périodes travaillées cotisées
Vos cotisations de retraite complémentaire salariales (prélevées sur votre salaire brut) et les cotisations patronales vous permettent d'acquérir des points retraite tout au long de votre carrière.
Ces points sont inscrits sur votre compte individuel de points de retraite et servent de base au calcul de votre pension versée par l'Agirc-Arrco lors de votre départ à la retraite.
Les taux de cotisations sont les suivants :

Taux de cotisation Agirc-Arrco
Rémunération annuelle (Assiette de cotisation)
Taux de cotisations (salariale et patronale)
Tranche 1 : jusqu'à 43 992 €
7,87 %
Tranche 2 : entre 43 992 € et 351 936 €
21,59 %
Les cotisations sont prises en charge à 60 % par votre employeur (soit 4,72 % sur la tranche 1 et 12,95 % sur la tranche 2) et à 40 % par vous (soit 3,15 % sur la tranche 1 et 8,64 % sur la tranche 2).
Les points de retraite acquis sont calculés de la manière suivante :
(Rémunération x taux de calcul des points) / prix d'achat du point de retraite (également appelé salaire de référence)
En 2022, les taux de calcul des points et le salaire de référence sont les suivants :

Taux acquisition des points et salaire de référence
Rémunération annuelle (Assiette de cotisation)
Taux de calcul des points
Salaire de référence
Tranche 1 : jusqu'à 43 992 €
6,20 %
17,4316 €
Tranche 2 : entre 43 992 € et 351 936 €
17 %

À savoir
La différence entre le taux de cotisation et le taux de calcul des points ne permet pas d'obtenir des points de retraite, sa fonction est de contribuer au financement du régime de l'Agirc-Arrco.

Exemple
Si votre rémunération annuelle est de 45 500 € en 2023, votre cotisation (salariale et patronale) en 2023 est la suivante :
- Tranche 1 : (43 992 € x 7,87 % = 3 462,17 €
- Tranche 2 : (45 500 - 43 992 €) x 21,59 % = 217,63 €
Et votre nombre de points acquis au cours de l'année est calculé ainsi :
- Tranche 1 : (43 992 € x 6,20 %) = 2 727.50 / 17,4316 = 156 points
- Tranche 2 : (45 500 - 43 992 €) x 17 % = 171,36 / 17,4316 = 9 points
Soit un total de 165 points retraite en 2023.
Vous pouvez consulter votre nombre de points retraite sur votre compte individuel de points sur le site internet de l'Agirc-Arrco dans votre espace personnel.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco : espace personnel
Fédération Agirc-Arrco
Service accessible avec France Connect

Points gratuits
Certaines périodes d'inactivité non cotisées peuvent, sous certaines conditions, variables selon la nature de ces périodes, être assimilées à des périodes de cotisations à la retraite.
Ainsi, notamment, les périodes suivantes donnent lieu à l'attribution de points gratuits, c'est-à-dire sans cotisation en contrepartie :
- Périodes d'arrêt de travail de plus de 60 jours consécutifs pour maladie, maternité, adoption ou accident du travail au cours desquelles vous avez perçu des indemnités journalières ou une pension d'invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité des 2/3 au moins
- Périodes de chômage indemnisé par l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
- Périodes de chômage partiel de plus de 60 heures (consécutives ou non) dans la même année

Maintien des droits en cas de réduction du temps de travail
Dans certains cas, lorsque vous êtes dispensé d'exercer en tout ou partie votre activité, vos cotisations restent malgré tout calculées sur la base de votre rémunération à temps plein.
C'est notamment le cas dans les situations suivantes de réduction de la durée du temps de travail :
- Temps partiel mis en place par accord d'entreprise pour les salariés âgés d'au moins 55 ans
- Temps partiel mis en place en raison du contexte économique difficile dans lequel se trouve l'entreprise
- Temps partiel mis en place dans le cadre d'une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) d'aide au passage à temps partiel

Cessation d'activité financée par l'employeur
Dans certains cas de cessation complète d'activité, votre employeur assure le versement de cotisations à l'Agirc-Arrco comme si vous poursuiviez votre activité.
C'est notamment le cas dans les situations suivantes :
- Salarié âgé d'au moins 55 ans mis en préretraite en application d'un accord collectif
- Salarié en congé de conversion
- Salarié en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale, en congé de proche aidant

Rachat de points
Vous pouvez racheter des points de retraite complémentaire pour les périodes suivantes :
- Années d'études supérieures
- Années incomplètes pour lesquelles le nombre de trimestres retenus par l'Assurance retraite de la Sécurité sociale est inférieur à 4
- Périodes de chômage indemnisé par la garantie sociale du chef d'entreprise (GSC)

Comment faire votre demande de retraite ?
Vous pouvez demander à bénéficier de votre retraite complémentaire à partir de 62 ans.
Il est conseillé de faire la demande 6 mois avant la date souhaitée de départ en retraite.
La demande s'effectue en ligne :

Demander sa retraite Agirc-Arrco en ligne
Fédération Agirc-Arrco
Service accessible avec France Connect

Quel est le montant de la pension ?

Calcul du montant de la pension
Lors de votre demande de pension, votre nombre de points retraite acquis au cours de votre carrière est multiplié par la valeur de service du point.
La valeur de service du point Agirc-Arrco est fixée à 1,3498 €.

Exemple
Un salarié ayant acquis 4 000 points peut percevoir 5 399,20 € par an.
La pension de retraite complémentaire est versée chaque mois.
Toutefois, si le nombre de points est compris entre 101 et 200, elle est versée annuellement.
S'il est inférieur ou égal à 100, la pension est versée en une seule fois.
La pension de retraite complémentaire fait l'objet d'une revalorisation annuelle au 1 er novembre.
Vous pouvez faire une estimation du montant de votre pension de retraite complémentaire :

Simulateur de calcul de la retraite complémentaire Agirc-Arrco
Fédération Agirc-Arrco
Service accessible avec France Connect

Abattement sur le nombre de points retraite
Votre nombre de points fait l'objet d'un abattement (c'est-à-dire qu'il est réduit) si vous demandez votre retraite complémentaire avant 67 ans.
La pension de retraite complémentaire Agirc-Arrco est versée sans réduction du nombre de points retraite à partir de 67 ans.
Avant 67 ans, elle est versée sans abattement sur le nombre de points, si vous bénéficiez d'une retraite de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale à taux plein, pour handicap, carrière longue, inaptitude au travail ou pour une autre situation particulière.
Vous pouvez demander votre retraite complémentaire à partir de 57 ans même si vous ne bénéficiez pas d'une pension de retraite de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale à taux plein.
Mais, dans ce cas, votre nombre de points retraite est diminué par application d'un coefficient de minoration, variable selon l'âge auquel vous demandez votre retraite.

Majoration du montant de la pension pour enfants
Le montant de votre pension de retraite est majoré si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants.
Cette majoration est définitive.
Votre pension est aussi majorée si vous avez encore un ou plusieurs enfant(s) à charge lors de votre départ en retraite.
Cette majoration est temporaire.
Elle vous est accordée tant que le ou les enfants restent à votre charge.
Vous ne pouvez pas bénéficier simultanément du versement de ces 2 majorations.
Si vous remplissez les conditions pour bénéficier de ces 2 majorations, c'est la majoration la plus élevée qui vous est attribuée.
Lorsque vous cessez de bénéficier de la majoration pour enfant à charge, vous pouvez ensuite bénéficier de la majoration pour 3 enfants, si vous remplissez les conditions.

Minoration et majoration du montant de la pension selon l'âge de départ
Le montant de votre pension de retraite complémentaire est minoré ou majoré selon la date à laquelle vous la demandez après avoir obtenu votre retraite de base à taux plein de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale.
Cette minoration ou majoration concerne les salariés nés à partir de 1957 qui demandent leur retraite complémentaire et qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein avant 67 ans.
Si vous demandez votre retraite complémentaire en même temps que votre retraite de base à taux plein, le montant de votre retraite complémentaire est diminué de 10 % pendant 3 ans dans la limite de vos 67 ans.
Le montant de la pension de retraite complémentaire n'est réduit que de 5 % pendant 3 ans s'il est soumis aux taux réduit de CSG.
Aucune réduction n'est appliquée dans les cas suivants :
- Votre retraite complémentaire est exonérée de CSG
- Vous demandez votre retraite complémentaire au moins 1 an après avoir obtenu votre retraite de base à taux plein
- Vous bénéficiez d'une retraite anticipée, notamment pour handicap ou en tant qu'ancien travailleur de l'amiante
Si vous demandez votre retraite complémentaire au moins 2 ans après avoir obtenu votre retraite de base à taux plein, le montant de votre retraite complémentaire est majoré, pendant 1 an, dans les conditions suivantes :
- 10 % si vous demandez votre retraite complémentaire 2 ans après votre retraite de base
- 20 % si vous la demandez 3 ans après
- 30 % si vous la demandez 4 ans après

Agirc-Arrco

Par téléphone
0 820 200 189
0,09 € par minute + prix d'un appel
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Par messagerie
Accès via le formulaire de contact

Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire

Retraite complémentaire Agirc-Arrco : espace personnel
Fédération Agirc-Arrco

Simulateur de calcul de la retraite complémentaire Agirc-Arrco
Fédération Agirc-Arrco

Demander sa retraite Agirc-Arrco en ligne
Fédération Agirc-Arrco

Agirc-Arrco
Fédération Agirc-Arrco

Info retraite
Groupement d'intérêt public "Union retraite"

Garantie sociale du chef d'entreprise (GSC)
Association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (GSC)

Agirc-Arrco : Coefficients de minoration du nombre de points
Fédération Agirc-Arrco

Identification avec FranceConnect
Connexion avec l'identifiant et le mot de passe de l'un des comptes suivants : Impots.gouv, Ameli, Iidentitenumerique (laposte), Yris, MSA ou Alicem

Agirc-Arrco
Association générale des institutions de retraite des cadres - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
Comment faire sa demande de retraite lorsqu'on est salarié ?