Contraception d'urgence
Direction de l'information légale et administrative
Social - Santé
La contraception d'urgence médicamenteuse, parfois appelée à tort « pilule du lendemain », est un médicament à utiliser le plus rapidement possible en cas de rapport sexuel non protégé ou mal protégé. La contraception d'urgence peut aussi se présenter sous la forme d'un dispositif intra-utérin au cuivre (aussi appelé stérilet). Nous vous présentons les informations à connaître.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2023-01-01
Fiche pratique
text/xml
F1100
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171378/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190713, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000026224087
Fr
isPartOf N435
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Particuliers
www.service-public.fr
Accueil particuliers
Social - Santé
Contraception - IVG
Contraception d'urgence

Social - Santé
Santé

Contraception - IVG
Contraception
En cas d'urgence : pilule du lendemain ou stérilet
Interruption volontaire de grossesse (IVG)
La contraception d'urgence médicamenteuse, parfois appelée à tort « pilule du lendemain », est un médicament à utiliser le plus rapidement possible en cas de rapport sexuel non protégé ou mal protégé.
La contraception d'urgence peut aussi se présenter sous la forme d'un dispositif intra-utérin au cuivre (aussi appelé stérilet).
Nous vous présentons les informations à connaître.

Médicamenteuse
La contraception d'urgence médicamenteuse peut être utilisée jusqu'à 5 jours après le rapport. Ce médicament agit principalement en retardant l'ovulation.

Qu'est-ce que la contraception d'urgence médicamenteuse ?
La contraception d'urgence médicamenteuse est un médicament à utiliser en cas de rapport sexuel non protégé ou mal protégé (par exemple, rupture du préservatif, absence de contraception).
Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé unique qu'il faut prendre le plus tôt possible, car son efficacité diminue avec le temps.
Il en existe 2 types :
- au lévonorgestrel (il doit être pris au plus tard dans les 3 jours après un rapport sexuel non ou mal protégé),
- à l'ulipristal acétate (il doit être pris au plus tard dans les 5 jours après un rapport sexuel non ou mal protégé).

Attention
l’efficacité de la contraception d'urgence n'est pas assurée à 100 %.

Comment obtenir la contraception d'urgence médicamenteuse ?
Vous pouvez vous procurer une contraception d'urgence médicamenteuse sans ordonnance en pharmacie. Elle est prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie ou par l'aide médicale d'Etat (AME).
Elle est délivrée gratuitement et anonymement aux personnes mineures.
Au collège, au lycée et à l'université, un médecin ou un infirmier peut vous la délivrer.
Les centres de santé sexuelle (anciennement appelés centres de planification ou d'éducation familiale - CPEF) peuvent délivrer gratuitement la contraception d'urgence médicamenteuse aux mineures et aux majeures non assurées sociales.

Médecin
medecin

Sage-femme
sage-femme

Centre de protection maternelle et infantile (PMI)
pmi

Combien coûte une contraception d'urgence médicamenteuse ?

Pour une personne mineure
Elle est gratuite.

Pour une personne majeure
Elle est prise en charge à 100 %.

Dispositif intra-utérin

Qu'est-ce que le dispositif intra-utérin ou stérilet ?
La contraception d'urgence peut aussi se présenter sous la forme d'un dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre (aussi appelé stérilet).
Le DIU est une petite tige, le plus souvent en plastique souple et en forme de T, suivie d’un fil.
Le DIU au cuivre est porteur d’une petite quantité de cuivre qui, lorsqu’il est placé dans l’utérus, crée un milieu hostile aux spermatozoïdes et les rend inactifs.
Il peut être posé jusqu'à 5 jours après la date du rapport sexuel non ou mal protégé.
Le DIU est considéré comme la méthode de contraception d'urgence la plus efficace en cas de rapport non ou mal protégé.

Comment demander un dispositif intra-utérin ?
Il faut au préalable consulter un médecin (généraliste, gynécologue...) ou une sage-femme, et préciser qu'il s'agit d'une urgence.
Lors de la 1ère consultation, après avoir vérifié l'absence de contre-indications, le professionnel prescrira le DIU.
Lors de la seconde consultation, le professionnel effectuera la pose.
Vous pouvez également vous adresser à un centre de santé sexuelle (anciennement appelé centre de planification ou d'éducation familiale - CPEF) qui accueille gratuitement en consultation les mineures et les majeures non assurées sociales.

Médecin
medecin

Sage-femme
sage-femme

Centre de protection maternelle et infantile (PMI)
pmi

Combien coûte un dispositif intra-utérin ?

Pour les femmmes de 26 ans et plus
Après prescription d'un médecin (généraliste, gynécologue...) ou d'une sage-femme, vous pouvez l'acheter en pharmacie.
Il coûte 30,50 € (hors consultations médicales) et est remboursé à 65 %.

Pour les femmes de moins de 26 ans
Le remboursement (hors consultations médicales) est de 100 % sur prescription.

Fil santé jeunes
Service de renseignement à destination des jeunes (12-25 ans) dans le domaine de la santé : sexualité, nutrition, contraception, drogues, mal de vivre...

Par téléphone
0800 235 236 appel et service gratuit, depuis un téléphone fixe ou mobile
+33 (0)1 44 93 30 74 (depuis un téléphone mobile, au prix d'un appel local)
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h

En ligne
https://www.filsantejeunes.com/contact

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
cidf

Centre de planification ou d'éducation familiale
planification_familiale
Ministère chargé de la santé

Fil santé jeunes
Service de renseignement à destination des jeunes (12-25 ans) dans le domaine de la santé : sexualité, nutrition, contraception, drogues, mal de vivre...

Par téléphone
0800 235 236 appel et service gratuit, depuis un téléphone fixe ou mobile
+33 (0)1 44 93 30 74 (depuis un téléphone mobile, au prix d'un appel local)
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h

En ligne
https://www.filsantejeunes.com/contact

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
cidf

Centre de planification ou d'éducation familiale
planification_familiale
Ministère chargé de la santé

Code de la santé publique : articles L5134-1 à L5134-3
Délivrance et prise en charge de la contraception d'urgence

Code de la santé publique : articles D5134-1 à D5134-4
Dispositions applicables aux mineures

Code de la santé publique : article D5134-5 à D5134-10-1
Contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les services universitaires

Site d'information sur les modes de contraception
Santé publique France